$1|1235\$1

IC36

                                                         IC33

                                                                         C286

                                                                         C283

                                                                                                            R6

                                                                                                             C111

                                                             R90 IC6
                                                                                             R89

                                                                                           R88

                                                                                                        R87

                                                                                                        R86

                                              R85

                                       C108

R84

IC34

                           R83

C107

                                      R96

                                               R95

X18

X17

                                                                                                            R94

                                                                                                        R93

                                                                                                                  R92

C124

X16

C123

IC35

R91

                                                                                     U18
                                                                                     U17
                                                                                     U16

                                                                C122

                                                                C121

                                                                    C120

                                                                    C119

                                                        C118

                                                        C117

                                                            C116

                                                            C115

                                                C114

                                                C113

                                                    C112

                                                    C110

                                            C109

                                            C106

                                        C126

                                        C125

                                                                       TP12

TP11

                                                                              C284 C285

                                                                              C287 C288

                                                                                                                   board1: delayline and fanout

                                                                                                                   ORBII 12fold analog optical reciever

                                                                                                      Berlin

                                                                                                      TM TekMT Design by:

            A

                                                                                                             4

                                                                                                             3

                                                                                                             2

                                                                                                             1
1

2

3

4

                                                                                                   E

                                                                             D

                                                       C

                                 B

            A

                                                                                                   E
                                                                             D
                                                       C
                                 B

of

Date: Sheet
13

                                                                                                               DR. TH. MIKOLAJSKI

                                                                                             +

                                                                                   10U

                                                                                       +

                                                                              10U

                                                                                             +

                                                                                   10U
                                                                                       +

                                                                              10U

                                              VSS

                                              VDD

1

2

1

                                        0.1N

1

2

1

2

                                        0.1N

1

2

1

2

                                            0.1U

1

2

1

                                            0.1U

1

2

1

2

                                                    0.1U

1

2

1

                                                    0.1U

1

2

1

                                                0.1N

1

2

1

2

                                                0.1N

1

2

1

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                        0.1N

1

2

1

                                                        0.1N

1

2

1

2

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                0.1N

1

2

1

2

                                                                0.1N

                                                                                                         1 2

                                                                                                              2

                                                                                                         1

                                                                                                         1 2

2

1

50

2 -

3 +
6

7
V+

4

V-
2

3
6

7

4

MAX4278

1

1

            100N

VSS

VDD

                       lemo00

                       1

VSS

VDD

1

2

1

                                                                                                 100N

2

1

                                                                            300

2

                                                                  1 180

1

2

1

2

                                                                       27

lemo00

1

lemo00

1

                                                                                                             1 2

          300

1 2

 180

               VSS

               VDD

1

2

1

2

                                                                                                               100N

                                                         2

1

 150

                                                                                              2 -

                                                                                              3 +
                                                                                                       6

                                                                                                   7
                                                                                                  V+

                                                                                                   4

                                                                                                  V-
                                                                                                   4

                                                                                                   7
                                                                                                       6

                                                                                              3

                                                                                              2

                                                                                                     MAX4278

1 2

                                                                                               50

                                                                                           1

                                                                                           2

                                                                                           1

          180

1

2

1

                    300

2

1

                                                                              10

1 2

                                                                              10

2

1

                                                                 100

1

2

1

2

                                                                   510

                                                           1

                                                         24

                                              2 23

21
22

                         2000NS

                      1

1 2

 510

1

2

1

                                          2 100P

1

2

3

                                                                                         500

                                                                                                             VDD

                                                                                                             VSS

INPUT

                                                           +

                                                     10U

                                                           +

                                                     10U

                              2 -

                              3 +
                                       6

                                   7
                                  V+

                                   4

                                  V-
                                   4

                                   7
                                       6

                              3

                              2

                                     OPA650

                                                                                                       2 -

                                                                                                       3 +
                                                                                                                6

                                                                                                            7
                                                                                                           V+

                                                                                                            4

                                                                                                           V-
                                                                                                       2

                                                                                                       3
                                                                                                                6

                                                                                                            7

                                                                                                            4

                                                                                                              OPA650