$1|1231\$1

IC20

                                                         IC17

                                                                         C262

                                                                         C259

                                                                                                            R2

                                                                                                             C27

                                                             R34 IC2
                                                                                             R33

                                                                                           R32

                                                                                                        R31

                                                                                                        R30

                                              R29

                                       C24

R28

IC18

                           R27

C23

                                      R40

                                               R39

X6

X5

                                                                                                            R38

                                                                                                        R37

                                                                                                                  R36

C40

X4

C39

IC19

R35

                                                                                     U6
                                                                                     U5
                                                                                     U4

                                                                C38

                                                                C37

                                                                    C36

                                                                    C35

                                                        C34

                                                        C33

                                                            C32

                                                            C31

                                                C30

                                                C29

                                                    C28

                                                    C26

                                            C25

                                            C22

                                        C42

                                        C41

                                                                       TP4

TP3

                                                                              C260 C261

                                                                              C263 C264

                                                                                                                   board1: delayline and fanout

                                                                                                                   ORBII 12fold analog optical reciever

                                                                                                      Berlin

                                                                                                      TM TekMT Design by:

            A

                                                                                                             4

                                                                                                             3

                                                                                                             2

                                                                                                             1
1

2

3

4

                                                                                                   E

                                                                             D

                                                       C

                                 B

            A

                                                                                                   E
                                                                             D
                                                       C
                                 B

of

Date: Sheet
13

                                                                                                               DR. TH. MIKOLAJSKI

                                                                                             +

                                                                                   10U

                                                                                       +

                                                                              10U

                                                                                             +

                                                                                   10U
                                                                                       +

                                                                              10U

                                              VSS

                                              VDD

1

2

1

                                        0.1N

1

2

1

2

                                        0.1N

1

2

1

2

                                            0.1U

1

2

1

                                            0.1U

1

2

1

2

                                                    0.1U

1

2

1

                                                    0.1U

1

2

1

                                                0.1N

1

2

1

2

                                                0.1N

1

2

1

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                        0.1N

1

2

1

                                                        0.1N

1

2

1

2

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                0.1N

1

2

1

2

                                                                0.1N

                                                                                                         1 2

                                                                                                              2

                                                                                                         1

                                                                                                         1 2

2

1

50

2 -

3 +
6

7
V+

4

V-
2

3
6

7

4

MAX4278

1

1

            100N

VSS

VDD

                       lemo00

                       1

VSS

VDD

1

2

1

                                                                                                 100N

2

1

                                                                            300

2

                                                                  1 180

1

2

1

2

                                                                       27

lemo00

1

lemo00

1

                                                                                                             1 2

          300

1 2

 180

               VSS

               VDD

1

2

1

2

                                                                                                               100N

                                                         2

1

 150

                                                                                              2 -

                                                                                              3 +
                                                                                                       6

                                                                                                   7
                                                                                                  V+

                                                                                                   4

                                                                                                  V-
                                                                                                   4

                                                                                                   7
                                                                                                       6

                                                                                              3

                                                                                              2

                                                                                                     MAX4278

1 2

                                                                                               50

                                                                                           1

                                                                                           2

                                                                                           1

          180

1

2

1

                    300

2

1

                                                                              10

1 2

                                                                              10

2

1

                                                                 100

1

2

1

2

                                                                   510

                                                           1

                                                         24

                                              2 23

21
22

                         2000NS

                      1

1 2

 510

1

2

1

                                          2 100P

1

2

3

                                                                                         500

                                                                                                             VDD

                                                                                                             VSS

INPUT

                                                           +

                                                     10U

                                                           +

                                                     10U

                              2 -

                              3 +
                                       6

                                   7
                                  V+

                                   4

                                  V-
                                   4

                                   7
                                       6

                              3

                              2

                                     OPA650

                                                                                                       2 -

                                                                                                       3 +
                                                                                                                6

                                                                                                            7
                                                                                                           V+

                                                                                                            4

                                                                                                           V-
                                                                                                       2

                                                                                                       3
                                                                                                                6

                                                                                                            7

                                                                                                            4

                                                                                                              OPA650