$1|1234\$1

IC32

                                                         IC29

                                                                         C280

                                                                         C277

                                                                                                            R5

                                                                                                             C90

                                                             R76 IC5
                                                                                             R75

                                                                                           R74

                                                                                                        R73

                                                                                                        R72

                                              R71

                                       C87

R70

IC30

                           R69

C86

                                      R82

                                               R81

X15

X14

                                                                                                            R80

                                                                                                        R79

                                                                                                                  R78

C103

X13

C102

IC31

R77

                                                                                     U15
                                                                                     U14
                                                                                     U13

                                                                C101

                                                                C100

                                                                    C99

                                                                    C98

                                                        C97

                                                        C96

                                                            C95

                                                            C94

                                                C93

                                                C92

                                                    C91

                                                    C89

                                            C88

                                            C85

                                        C105

                                        C104

                                                                       TP10

TP9

                                                                              C278 C279

                                                                              C281 C282

                                                                                                                   board1: delayline and fanout

                                                                                                                   ORBII 12fold analog optical reciever

                                                                                                      Berlin

                                                                                                      TM TekMT Design by:

            A

                                                                                                             4

                                                                                                             3

                                                                                                             2

                                                                                                             1
1

2

3

4

                                                                                                   E

                                                                             D

                                                       C

                                 B

            A

                                                                                                   E
                                                                             D
                                                       C
                                 B

of

Date: Sheet
13

                                                                                                               DR. TH. MIKOLAJSKI

                                                                                             +

                                                                                   10U

                                                                                       +

                                                                              10U

                                                                                             +

                                                                                   10U
                                                                                       +

                                                                              10U

                                              VSS

                                              VDD

1

2

1

                                        0.1N

1

2

1

2

                                        0.1N

1

2

1

2

                                            0.1U

1

2

1

                                            0.1U

1

2

1

2

                                                    0.1U

1

2

1

                                                    0.1U

1

2

1

                                                0.1N

1

2

1

2

                                                0.1N

1

2

1

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                        0.1N

1

2

1

                                                        0.1N

1

2

1

2

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                0.1N

1

2

1

2

                                                                0.1N

                                                                                                         1 2

                                                                                                              2

                                                                                                         1

                                                                                                         1 2

2

1

50

2 -

3 +
6

7
V+

4

V-
2

3
6

7

4

MAX4278

1

1

            100N

VSS

VDD

                       lemo00

                       1

VSS

VDD

1

2

1

                                                                                                 100N

2

1

                                                                            300

2

                                                                  1 180

1

2

1

2

                                                                       27

lemo00

1

lemo00

1

                                                                                                             1 2

          300

1 2

 180

               VSS

               VDD

1

2

1

2

                                                                                                               100N

                                                         2

1

 150

                                                                                              2 -

                                                                                              3 +
                                                                                                       6

                                                                                                   7
                                                                                                  V+

                                                                                                   4

                                                                                                  V-
                                                                                                   4

                                                                                                   7
                                                                                                       6

                                                                                              3

                                                                                              2

                                                                                                     MAX4278

1 2

                                                                                               50

                                                                                           1

                                                                                           2

                                                                                           1

          180

1

2

1

                    300

2

1

                                                                              10

1 2

                                                                              10

2

1

                                                                 100

1

2

1

2

                                                                   510

                                                           1

                                                         24

                                              2 23

21
22

                         2000NS

                      1

1 2

 510

1

2

1

                                          2 100P

1

2

3

                                                                                         500

                                                                                                             VDD

                                                                                                             VSS

INPUT

                                                           +

                                                     10U

                                                           +

                                                     10U

                              2 -

                              3 +
                                       6

                                   7
                                  V+

                                   4

                                  V-
                                   4

                                   7
                                       6

                              3

                              2

                                     OPA650

                                                                                                       2 -

                                                                                                       3 +
                                                                                                                6

                                                                                                            7
                                                                                                           V+

                                                                                                            4

                                                                                                           V-
                                                                                                       2

                                                                                                       3
                                                                                                                6

                                                                                                            7

                                                                                                            4

                                                                                                              OPA650