$1|1238\$1

IC48

                                                         IC45

                                                                         C304

                                                                         C301

                                                                                                            R9

                                                                                                             C174

                                                             R132 IC9
                                                                                             R131

                                                                                           R130

                                                                                                        R129

                                                                                                        R128

                                              R127

                                       C171

R126

IC46

                           R125

C170

                                      R138

                                               R137

X27

X26

                                                                                                            R136

                                                                                                        R135

                                                                                                                  R134

C187

X25

C186

IC47

R133

                                                                                     U27
                                                                                     U26
                                                                                     U25

                                                                C185

                                                                C184

                                                                    C183

                                                                    C182

                                                        C181

                                                        C180

                                                            C179

                                                            C178

                                                C177

                                                C176

                                                    C175

                                                    C173

                                            C172

                                            C169

                                        C189

                                        C188

                                                                       TP18

TP17

                                                                              C302 C303

                                                                              C305 C306

                                                                                                                   board1: delayline and fanout

                                                                                                                   ORBII 12fold analog optical reciever

                                                                                                      Berlin

                                                                                                      TM TekMT Design by:

            A

                                                                                                             4

                                                                                                             3

                                                                                                             2

                                                                                                             1
1

2

3

4

                                                                                                   E

                                                                             D

                                                       C

                                 B

            A

                                                                                                   E
                                                                             D
                                                       C
                                 B

of

Date: Sheet
13

                                                                                                               DR. TH. MIKOLAJSKI

                                                                                             +

                                                                                   10U

                                                                                       +

                                                                              10U

                                                                                             +

                                                                                   10U
                                                                                       +

                                                                              10U

                                              VSS

                                              VDD

1

2

1

                                        0.1N

1

2

1

2

                                        0.1N

1

2

1

2

                                            0.1U

1

2

1

                                            0.1U

1

2

1

2

                                                    0.1U

1

2

1

                                                    0.1U

1

2

1

                                                0.1N

1

2

1

2

                                                0.1N

1

2

1

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                            0.1U

1

2

1

2

                                                        0.1N

1

2

1

                                                        0.1N

1

2

1

2

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                    0.1U

1

2

1

                                                                0.1N

1

2

1

2

                                                                0.1N

                                                                                                         1 2

                                                                                                              2

                                                                                                         1

                                                                                                         1 2

2

1

50

2 -

3 +
6

7
V+

4

V-
2

3
6

7

4

MAX4278

1

1

            100N

VSS

VDD

                       lemo00

                       1

VSS

VDD

1

2

1

                                                                                                 100N

2

1

                                                                            300

2

                                                                  1 180

1

2

1

2

                                                                       27

lemo00

1

lemo00

1

                                                                                                             1 2

          300

1 2

 180

               VSS

               VDD

1

2

1

2

                                                                                                               100N

                                                         2

1

 150

                                                                                              2 -

                                                                                              3 +
                                                                                                       6

                                                                                                   7
                                                                                                  V+

                                                                                                   4

                                                                                                  V-
                                                                                                   4

                                                                                                   7
                                                                                                       6

                                                                                              3

                                                                                              2

                                                                                                     MAX4278

1 2

                                                                                               50

                                                                                           1

                                                                                           2

                                                                                           1

          180

1

2

1

                    300

2

1

                                                                              10

1 2

                                                                              10

2

1

                                                                 100

1

2

1

2

                                                                   510

                                                           1

                                                         24

                                              2 23

21
22

                         2000NS

                      1

1 2

 510

1

2

1

                                          2 100P

1

2

3

                                                                                         500

                                                                                                             VDD

                                                                                                             VSS

INPUT

                                                           +

                                                     10U

                                                           +

                                                     10U

                              2 -

                              3 +
                                       6

                                   7
                                  V+

                                   4

                                  V-
                                   4

                                   7
                                       6

                              3

                              2

                                     OPA650

                                                                                                       2 -

                                                                                                       3 +
                                                                                                                6

                                                                                                            7
                                                                                                           V+

                                                                                                            4

                                                                                                           V-
                                                                                                       2

                                                                                                       3
                                                                                                                6

                                                                                                            7

                                                                                                            4

                                                                                                              OPA650